WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Franckh, Luise; Schiller, Luise Dorothea Katharina
identifier: 116698624
birth: 1766-01-23, Lorch
death: 1836-09-14, Möckmühl
sex: f
residence: Ludwigsburg
residence: Solitude
residence: Cleversulzbach
residence: Möckmühl
- Tochter von Johann Caspar Schiller und dessen Frau Elisabetha Dorothea, geb. Kodweiß; Schwester von Friedrich Schiller, Christophine Reinwald und Nanette Schiller
- seit 13. Oktober 1799 verheiratet mit Johann Gottlieb Franckh (1760–1834)