WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116698624 Franckh, Luise Schiller, Luise Dorothea Katharina[^1]
[^1: - Tochter von Johann Caspar Schiller und dessen Frau Elisabetha Dorothea, geb. Kodweiß; Schwester von Friedrich Schiller, Christophine Reinwald und Nanette Schiller
- seit 13. Oktober 1799 verheiratet mit Johann Gottlieb Franckh (1760–1834)]