WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

David, Giovanni
identifier: 1036370518
birth: 1790-10-15, 1790-09-15, Neapel
death: 1864, 1868, St. Petersburg
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Italien
residence: Wien
residence: London
residence: Paris
residence: St. Petersburg
- Sohn des Tenors Giacomo David(e) (1750–1830) und dessen Frau, der Sängerin Paola, geb. Borelli; Ausbildung durch den Vater
- Bühnendebüt 1808 in Siena, danach als gefeierter Tenor u. a. in Brescia, Padua, Turin, Mailand, Neapel, Bologna, Wien, Rom, Genua, Cremona, Florenz, Ancona tätig, außerdem in London (1818, 1831), Paris (1830); 1840 Abgang von der Bühne
- anschließend Gesangslehrer in Neapel, dann in Wien
- 1844 bis 1846 Leiter der italienischen Hofoper in St. Petersburg