WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Leonore; Demmer, Eleonore
identifier: 1036381129
birth: 1790
death: 1811-12-26, Mannheim
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
- Tochter das Bassisten Joseph Demmer, Schwester des Tenors (Friedrich) Heinrich Demmer (1790–1851) und der Schauspielerin Auguste Demmer
- am Mannheimer Theater bereits Auftritte in Kinderrollen (ab 7. Juni 1802), dort tätig bis zu ihrem Tod (letzter Auftritt am 17. November 1811)