WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eisert, Johann
identifier: 1068787473
birth: 1775-02-04, St. Georgenthal bei Rumburg
death: 1835-04-05, Dresden
sex: m
occupation: Violoncellist
residence: Dresden
- Sohn des Gastwirts Leopold Eisert
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1795 bis zum Tod
- seit 8. Februar 1814 verheiratet mit Johanna Friederika, geb. Beyer (1788–1858); Geburt des gemeinsamen Sohnes Anton Johannes bereits am 20. Mai 1810 (im Zuge der Eheschließung Erklärung als leiblicher Vater)