WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eunicke, Therese; Eunike, Therese; Schwachhofer, Therese
identifier: 133823407
birth: 1776-11-24, Mainz
death: 1849-03-16, Berlin
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Mainz
residence: Amsterdam
residence: Frankfurt am Main
residence: Berlin
- Tochter des Violinisten Ignaz Schwachhofer
- Bühnendebüt 1793, nachfolgend Engagements in Mainz, Amsterdam, Frankfurt/Main (1795)
- ab 1797 zweite Ehefrau von Friedrich Eunike
- 1796–1830 am Nationaltheater (ab 1811 Königliche Schauspiele) in Berlin (bis zur Pensionierung)
- gab bei der Berliner Erstaufführung des Abu Hassan (28. Juli 1813) die Fatime