WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135990300 Fischer, Johann Gottfried[^1]
[^1: - 1774–1777 Studium der Theologie und Musik an der Universität Leipzig
- ab 1777 Organist an der Andreaskirche in Eisleben
- 1788 zum Musikdirektor in Eisleben und zum vierten Lehrer am Gymnasium ernannt
- ging 1797 in gleicher Eigenschaft nach Freiberg
- in der Freiberger Ratssitzung am 10. Dez. 1798 wurde unter Punkt 3 die Wahl des Kantors protokolliert: 6 Personen in engerer Wahl, unter ihnen Johann Gottfried Fischer, Kantor an der Hauptkirche und Lehrer an der Schule zu Eisleben; er erhielt 8 von 13 Stimmen und wurde damit zum Kantor und Collega an der hiesigen Stadtschule gewählt [Mitteilung der Stadtverwaltung Freiberg]; als Kantor (Dom, St. Petri, St. Nicolai, St. Johannis) bis 1821 tätig
- 1800/01 am Pressestreit über C. M. v. Webers Oper Das Waldmädchen beteiligt]