WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Frey, Michael
identifier: 1167358252
birth: 1786-09-19, Ladenburg
death: 1832-08-10, Mannheim
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Organist
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
residence: Wien
residence: Mannheim
- Sohn des Ladenburger Rektors Franz Xaver Frey und dessen Frau Magdalene, geb. Braun
- Ausbildung u. a. bei Eisenmenger und Salieri
- seit 1807 badischer Hofmusikus in Mannheim (spielte in der Kapelle erste Violine); daneben Organist an der Jesuitenkirche
- 1808 zur weiteren Ausbildung bei L. Spohr in Gotha
- spielte in Mannheim Streichquartett gemeinsam mit Franz und Alexander von Dusch sowie Georg von Weiler
- die Tagebuchaufzeichungen seines Wien-Aufenthalts vom November 1815 bis April 1816 werden im Beethovenhaus Bonn aufbewahrt
- ab September 1819 Leitung der Entreaktmusiken (im Wechsel mit Eisenmenger)
- 1823 bis 1832 Kapellmeister am Theater in Mannheim
- verheiratet mit Christina, geb. Weller