WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jügel, Friedrich; Jügel, Johann Friedrich
identifier: 124164285
birth: 1772-07-22, Remagen
death: 1833, Berlin
sex: m
occupation: Kupferstecher
occupation: Graphiker
occupation: Illustrator
residence: Berlin
- Sohn des Chemikers und Fabrikanten Johann Friedrich Jügel und dessen Frau Anna Wilhelmina Maria, geb. Kirberger; Familie ging in den 1780er Jahren nach Berlin
- Ausbildung in Berlin, danach als Kupferstecher tätig (besonders gerühmt wurden seine Aquatinta-Blätter)
- unterrichtete ab 1823 Kupferstechkunst an der Berliner Akademie
- schuf 1816 eine Aquatinta mit dem Porträt Webers (vertrieben über Schlesinger)