WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

124164285 Jügel, Friedrich Jügel, Johann Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des Chemikers und Fabrikanten Johann Friedrich Jügel und dessen Frau Anna Wilhelmina Maria, geb. Kirberger; Familie ging in den 1780er Jahren nach Berlin
- Ausbildung in Berlin, danach als Kupferstecher tätig (besonders gerühmt wurden seine Aquatinta-Blätter)
- unterrichtete ab 1823 Kupferstechkunst an der Berliner Akademie
- schuf 1816 eine Aquatinta mit dem Porträt Webers (vertrieben über Schlesinger)]