WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerstäcker, Louise Friederike; Herz, Louise Friederike
identifier: 116592036
birth: 1797-01-01/1797-12-31, Altona
death: 1890-01-01/1890-12-31
sex: f
occupation: Opernsängerin
residence: Leipzig
residence: Dresden
residence: Hamburg
residence: Kassel
- jüngere Schwester von Betty Herz
- Bühnendebüt in der Gesellschaft ihres Vaters
- 1809 in Flensburg, 1810 in Lübeck, 1810/11 in Bremen
- 1812–1814 Mitglied der Secondaschen Operngesellschaft in Dresden und Leipzig
- 1814 Heirat mit Friedrich Gerstäcker
- Mutter von Friedrich Gerstäcker und Molly Gerstäcker
- August 1815 bis 1820 am Stadttheater Hamburg
- sie wurde mit Kontrakt vom 6. März 1819 ab 1. April 1819 zusammen mit ihrem Mann als Schauspielerin und Sängerin für zweite und dritte Parthien am Dresdner Hoftheater angestellt [D-Dla, Loc. 15148, Vol. III, 108ff.]
- ihr Debüt gab sie allerdings erst am 18. Juni 1820 (im Schauspiel: Vetter Benjamin aus Polen) und am 27. Juni 1820 (Oper) in der Titelpartie von Isouards Aschenbrödel
- blieb nur bis 31. März 1821 und wechselte dann mit ihrem Mann nach Kassel (dort bis 1825 als 3. Sängerin engagiert)