WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Girard, Frau
sex: f
residence: Berlin
entweder Lisette Girard, die Schwester von Hinrich Lichtensteins Schwiegermutter Henriette Hotho, geb. Girard, oder eine ihrer Schwägerinnen; infrage kämen die Ehefrauen von Paul Emile Girard (Marie Jeanne, geb. Ravia), von Pierre André Girard (Jeanne Caroline, geb. Palmié) oder von Louis Henri Girard (Auguste, geb. Schlingmann)