WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Griesinger, Georg August von
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wien 27. Nov. 1822.
Mein verehrter Freund,

Vorgestern sagte mir Director Steinbüchl, Sie hätten ihm [...]

Das Melodram: Ein Uhr, ist jezt eine an der Wien wegen des außerordentlichen Aufwands an Decorationen und Zauberstüken viel besuchte Neuigkeit. So etwas würde sich in Deutschland, außer Wien, nirgends bezahlen. – Die Oper Cora hat schöne Musik [Die Oper von S. Mayr in einer Bearbeitung von J. Weigl hatte am 3. Oktober 1822 im Kärntnertortheater Premiere, erlebte aber nur zwei Wiederholungen (17. und 20. November 1822).]; aber die italienischen Prachtstimmen haben uns verwöhnt, und die deutschen Operisten [Es sangen F. A. Forti (Ataliba), Th. Grünbaum (Cora), F. Jäger (Alonzo), A. Haizinger (Rolla), J. Seipelt (Oberpriester) und C. Teimer (Zoroe).] vermogen es nicht mehr, das Publikum zu electrisiren.

[...]