WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grieve, John Henderson
birth: 1770, Perth (Schottland)
death: 1845-04-16, Peckham
sex: m
occupation: Bühnenmaler
residence: London
- als Dekorationsmaler zunächst an kleineren Londoner Bühnen beschäftigt, Oktober 1794 am Drury Lane Theatre, Mai 1796 an Sadler’s Wells
- 1799 bis 1807 festangestellter Dekorationsmaler an Astley’s Amphitheatre
- 1807/08 am Coventgarden Theatre
- schuf in seinem eigenen Studio in London-Lambeth Dekorationen als Auftragsarbeiten für verschiedene Londoner Theater, vorrangig für Coventgarden
- beteiligt an der szenischen Ausstattung der Freischütz-Einstudierung am Coventgarden Theatre (Premiere 14. Oktober 1824) sowie der Oberon-Uraufführung, schuf für die letztgenannte laut Theaterzettel folgende Bühnenbilder: Oberons Halle mit Bagdad-Vision (Szene I/1), Pleasure Grounds in Almansors Garten mit Haus des Gärtners Ibrahim (Szene III/1), Palastgarten bei Mondlicht (Szene III/5), Schlussbild zum III. Akt mit der Waffenhalle im Palast Karls des Großen (letztgenanntes Bild gemeinsam mit Mr. Luppino angefertigt)
- 1829 bis 1835 am King’s Theatre / Her Majesty’s Theatre tätig, 1835 bis 1839 am Drury Lane Theatre, 1839 bis 1843 am Coventgarden Theatre, dann wieder am Drury Lane