WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grieve, William
birth: 1800, Lambeth (London)
death: 1844-11-12, 1844-10-24, Lambeth (London)
sex: m
occupation: Bühnenmaler
occupation: Landschaftsmaler
residence: London
- jüngerer Sohn von John Henderson Grieve; von diesem ausgebildet und mit ihm ab 1818 in dessen Studio in London-Lambeth tätig
- gemeinsam mit dem Vater und dem Bruder Thomas beteiligt an der szenischen Ausstattung der Freischütz-Einstudierung am Coventgarden Theatre (Premiere 14. Oktober 1824) sowie der Oberon-Uraufführung, schuf für die letztgenannte laut Theaterzettel folgende Bühnenbilder: Vestibül mit Terasse im Harem des Kaliphen (Szene I/3), Halle mit Galerie in Almansors Palast (Szene III/2), Goldener Salon im Kiosk der Roshana (Szene III/4)
- ab 1829 am King’s Theatre / Her Majesty’s Theatre tätig, dort bis 1844 leitender Dekorationsmaler (gefeiert für seine Mondlicht-Szenerien)
- daneben auch als Landschafts- und Architekturmaler erfolgreich