WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Colmar, Joseph Ludwig
identifier: 118521608
birth: 1780-06-22, Straßburg
death: 1818-12-15, Mainz
sex: m
occupation: Priester
occupation: Bischof
residence: Straßburg
residence: Mainz
von 1802 bis zum Tod Bischof von Mainz (erster nach dem Ende des Erzbistums)