WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118896156 Bonaparte, Louis Napoléon Lodewijk Napoléon[^1]
[^1: - Bruder von Napoleon Bonaparte
- 1806 bis 1810 König von Holland, ging nach der Annektion Hollands durch Frankreich ins Exil in Österreich, lebte nachfolgend in der Schweiz und schließlich in Italien]