WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Johanna; Demmer, Maria Johanna Carolina; Schmidt, Johanna
identifier: 1030454574
birth: 1794-04-05, Weimar
death: 1862-03-14, Wien
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Sängerin
residence: Wien
residence: Linz
residence: Graz
residence: Klagenfurt
- Tochter von Carl Demmer (geb. 1766) und seiner Frau Caroline, geb. Krüger
- Schwester von Josepha und Thekla Demmer; die Familie lebte seit 1804 in Wien
- spielte bereits 1810/11 am Theater an der Wien in Wien, ab mindestens 1810 (oder bereits 1808?) auch an der Hofoper tätig
- gab 1816 am Theater an der Wien zweyte Liebhaberinnen, Soubretten in Oper und Schausp.; vorzüglich aber junge und alte, zänkische und gemeine Weiber, Karrikaturen, vgl. Taschenbuch für die deutsche Schaubühne auf das Jahr 1817, hg. von Adolf Bäuerle (S. 144) bzw. komische Alte, Karikaturen, Koketten, Soubretten in Oper und Schauspiel laut Lemberts Taschenbuch für Schauspiele und Schauspielfreunde auf das Jahr 1817 (S. 518)
- 1818/19 in Linz (Mai bis Juli 1819 nochmals Auftrittsnachweise im Theater an der Wien in Wien), längere Zeit am Theater Graz
- ab mindestens 1824 verh. Schmidt, 1824/25 mit Ehemann am Theater Klagenfurt, 18. Mai 1825 Auftritt im Theater an der Wien (als Johanna Schmidt)
- kehrte 1832 mit Stöger nach Wien zurück, dort bis 1834 am Josephstädter, dann am Leopoldstädter Theater tätig (Debüt dort am 3. Mai 1834 als Wiarda in Preciosa)