WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mevius, Friederike; Schiedinger, Friedericke
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Stuttgart
- bis 1818 Ausbildung am Kunstinstitut des Waisenhauses in Stuttgart
- 1818 als Anfängerin ans Hoftheater Stuttgart übernommen
- heiratete dort ihren Schauspielerkollegen Friedrich Mevius (eigentlich Friedrich Khaynach), der seit ca. 1815 in Stuttgart engagiert war
- laut Tagebuch der deutschen Bühnen (1825, S. 147f.) noch im April 1825 gemeinsam mit ihrem Ehemann am Hoftheater Stuttgart engagiert (die Personalakte des Ehepaars in den Hoftheaterakten endet mit 1826)