WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mäcke, Johann Gottlieb[^1]
[^1: - von Oktober 1799 bis zu seinem Tod einer der Stadtmusici in Chemnitz, ab 1803 oberster Stadtmusikus (Meister)
- verheiratet mit Johanna Christiane, geb. Braun; Kinder: Carl, Therese, Ernestine, Ernst]