WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Himmel, Friedrich Heinrich
identifier: 118980025
birth: 1765-11-20, Treuenbrietzen (Brandenburg)
death: 1814-06-08, Berlin
sex: m
occupation: Klaviervirtuose
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
residence: Berlin
- Sohn des Kammerdieners Christian Friedrich Heinrich Himmel (1724–1801) und dessen Frau Johanna Christiane Elisabeth, geb. Ebel (1730–1784)
- musikalische Ausbildung beim Organisten Klaus in Treuenbrietzen, 1782/83 bei Naumann in Dresden
- Theologiestudium in Halle ab 1785
- ab 1787 in preußischen Diensten, ab 1792 Kammerkomponist
- 1793 bis 1795 Italienreise (u. a. Venedig, Neapel)
- erhielt 1795 die Stelle Johann Friedrich Reichardts als Königlicher Kapellmeister, komponierte zahlreiche Fest- und Huldigungsmusiken sowie Bühnenwerke; am erfolgreichsten wurde Fanchon von 1804
- von Berlin aus Konzertreisen 1797/98 nach Russland, Stockholm und Kopenhagen, 1802 nach Paris, London und Wien, 1806 nach Pyrmont, Kassel, Gotha, Weimar
- während der französischen Besetzung Berlins Auflösung der italienischen Hofoper; Himmel verließ Berlin (blieb aber nominell Kapellmeister), nachfolgend Aufenthalte in Leipzig (Jahreswechsel 1806/07), Gotha (Januar bis Juli 1807), danach 1807/08 Reise über Karlsbad, Wien, Rom, durch die Schweiz, nach München, Franzensbad und zurück nach Berlin
- ab spätestens September 1808 bis Anfang Dezember 1809 mit dem preußischen Hof in Königsberg
- ab Ende 1809 wieder in Berlin