WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

132283662 Beschort, Therese Schlenz, Therese[^1]
[^1: - Geburtsname wird wechselnd als Huber bzw. Zuber angegeben
- in erster Ehe verh. Schlenz
- Bühnendebüt 1785 in München
- 1786/87 unter Schikaneder am Theater Augsburg, dort noch 1787 unter Koberwein; mit Koberweins Gesellschaft auch 1787 und 1789 in Ulm, gemeinsam mit J. F. Beschort
- 1789 bis September 1790 am Theater Regensburg, gemeinsam mit J. F. Beschort heimlich entwichen; 1790 Wechsel ans Theater Riga geplant, aber dann nach Hamburg engagiert
- Oktober 1790 bis März 1796 am Hamburger Theater, dort Heirat mit J. F. Beschort
- 1796 bis zur Pensionierung (9. Februar 1818) am Berliner Nationaltheater / Königliche Schauspiele, Debüt am 28. April 1796 als Königin der Nacht]