WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117739294 Hummel, Elisabeth Röckel, Elisabeth[^1]
[^1: - Tochter des Strumpfwirkers Joseph Röckel (ca. 1758–1827) und dessen Frau Elisabeth, geb. Diemand (1756–1840); Schwester von Joseph August Röckel
- ging nach 1806 zu ihrem Bruder nach Wien, dort Gesangs- und Schauspielausbildung
- 1810/11 gemeinsam mit dem Bruder am Theater Bamberg engagiert, im Mai 1811 Gastauftritt in Prag
- nach Gastauftritten am Kärntnertortheater in Wien im Juli 1811 (gemeinsam mit dem Bruder) dort engagiert bis April 1813
- 16. Mai 1813 Heirat mit Johann Nepomuk Hummel; danach nur noch gelegentliche Konzert- und Bühnenauftritte (u. a. April 1815 in Graz)
- folgte ihrem Ehemann 1816 nach Stuttgart (dort am 17. und 23. März 1817 letzte Bühnenauftritte als Gast), 1819 nach Weimar]