WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hunt, Franz Carl[^1]
[^1: - Sohn des Geigers Franz Nicolaus Hunt (1726/27–1806), der von 1745 bis zum Tod Mitglied der Dresdner Hofkapelle war, und dessen Frau Johanna Catharina, geb. Fürst (1740–1797)
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1783 bis zum Tod
- ab 1. Januar 1820 zusätzlich Instrumenteninspektor
- verheiratet mit Maria Magdalena Fiedler von Westin; gemeinsame Tochter: Antonie Hunt]