WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Obermayer, Otto
birth: 1878-12-07, München
death: 1959-05-23, New York
sex: m
- Sohn von Eduard Obermayer und dessen Frau Therese, geb. Baermann
- verheiratet mit Florence Metzger, die Ehe blieb kinderlos