WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hensel, Gottlob; Hensel, Gottlob Theophil
identifier: 116720530
birth: 1764-01-01/1766-12-31
death: 1826
sex: m
occupation: Organist
occupation: Komponist
residence: Liegnitz
Organist an der Kirche St. Peter und Paul in Liegnitz seit 1796; hinterließ zahlreiche Kompositionen (vor allem für Klavier sowie Lieder, erschienen zwischen 1795 und 1821).