WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pauly, Michael Rudolph Pauli, Michael Rudolph[^1]
[^1: - bis 1802 erster Souffleur
- seit 1802 unter Iffland Direktionssekretär, auch Leiter des Beleuchtungswesens
- 1812 im Berliner Adressbuch als Geheimer Sekretär in der General-Direktion der Königlichen Schauspiele in Berlin (wohnhaft: Kanonierstr. 35)]