WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rosenstiel, Luise Elisabeth Decker, Luise Elisabeth[^1]
[^1: - Tochter von G. J. Decker und dessen Frau Catharina Louise Dorothea, geb. Grynaeus (1733–1784)
- seit 28. Oktober 1781 Ehefrau von Friedrich Philipp Rosenstiel]