WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maurer, Louis; Maurer, Ludwig Wilhelm
identifier: 116855908
birth: 1789-02-02, 1789-02-08, Potsdam
death: 1878-10-13, St. Petersburg
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Dirigent
occupation: Violinist
residence: Berlin
residence: Moskau
residence: Hannover
residence: St. Petersburg
- vermutlich Sohn des 1788 bis 1792 in der preußischen Hofkapelle angestellten Geigers und Kammermusikus Maurer
- Schüler des Berliner Konzertmeisters Carl Haack; erste öffentliche Konzertauftritte in Berlin ab 1802
- 1803 bis 1806 Mitglied der preußischen Hofkapelle; folgte 1806 der Königsfamilie nach Königsberg
- reiste 1807 über Riga und Mitau nach St. Petersburg und erhielt um 1812 eine Anstellung als Musikdirektor beim Grafen Vsevoložskij (bis ca. 1817)
- 1819 bis 1823 Konzertreisen durch Deutschland, nach Paris und Russland (von Berlin aus)
- 1823 bis 1833 Konzertmeister der Hofkapelle in Hannover
- 1833 Rückkehr nach Russland; ab 1. Juni 1835 Musikdirektor an der französischen Oper in St. Petersburg, 1841 bis 1862 Inspektor der kaiserlichen Orchester und 1841 bis 1872 Dirigent der Sinfoniekonzerte; kaiserlich russischer Kapellmeister
- zwei Söhne aus der Ehe mit einer Nichte des Grafen Vsevoložskij: Vsevolod Vasiljevič Maurer (1819–1892, Geiger, 1843 bis 1885 Konzertmeister des italienischen Theaters in St. Petersburg), Aleksandr Vasiljevič Maurer