WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoffmeister, Katharina Lucie Sophie Lichtenstein, Catharina Lucie Sophie[^1]
[^1: - Tochter von Anton August Heinrich Lichtenstein und dessen Frau Henriette; Schwester von Hinrich Lichtenstein
- verheiratet mit August Hoffmeister, das Paar hatte acht gemeinsame Kinder]