WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diemar, Fanny[^1]
[^1: - gab in Berlin 1827/28 kleinere Rollen an den Königlichen Schauspielen (ohne förmliches Engagement), u. a. den Puck in der szenischen Erstaufführung des Oberon (2. Juli 1828)
- 1828/29 Engagement am Königsstädtischen Theater in Berlin
- April 1829 bis August 1831 an der Wiener Hofoper engagiert, sang jugendliche Partien; gastierte von Wien aus am Theater Mannheim (Mai bis Juli 1831)
- ab September 1831 am Theater Aachen (dort auch die jüngere Schwester Pauline engagiert)
- nach Gastauftritten (Oktober 1832) beide Schwestern am Hamburger Theater angestellt (eine – wohl Fanny Diemar – ging 1834 ab, eine 1836 – Letztere war lt. Augsburger Postzeitung Nr. 102 vom 11. April 1836 Pauline Diemar)
- Todesnachricht in der Wiener Theaterzeitung vom 1. Juni 1839, S. 543f.: nach kurzem Krankenlager in der schönsten Blüthe ihrer Jahre vor kurzem in Köln gestorben]