WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138144370 Mertens, Peter Ritter von[^1]
[^1: - ältester Sohn des Arztes Karl Ritter von Mertens (1737–1788) und seiner Frau Katharina, geb. von Humburg (1745–1808)
- in erster Ehe verheiratet mit Therese, geb. von Aichen (gest. 1822), in zweiter Ehe mit Sophie, geb. Gräfin Wilczek (geb. 1797)
- 1810 bis 1812 Stadthauptmann von Prag
- ab 1812 bis 1817 Stadthauptmann von Wien
- 1817 bis 1823 Landesguberniums-Vizepräsident in Prag
- ab 1823 Vizepräsident der k. k. Hofkammer in Wien]