WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Segatta, Rupert Segatta, Roberto[^1]
[^1: - Sohn des Goldschmieds Joseph Segatta und dessen Frau Josepha, geb. Aichinger; Bruder von Katharina Segatta-Ney
- seit 1805 verheiratet mit der Sängerin Franzisca, geb. Stummer (1782–1847), gemeinsame Tochter: Anna
- 1810 bis 1814 am Theater an der Wien engagiert
- von August 1814 bis Juni 1815 am Kärntnertortheater in Opern und Balletten eingesetzt, zwischen Februar 1822 und September 1823 dort nur noch in kleineren Ballettrollen genannt]