WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

König, Johann Andreas[^1]
[^1: - Sohn von Philipp König, der bis zu seinem Tod 1816 50 Jahre lang als Bedienter und Kammerlakai am Hof von Hildburghausen tätig war; die Familie stammte vermutlich aus Bedheim
- ab mindestens 1804 Kammerdiener des Herzogs Friedrich von Sachsen-Hildburghausen; genoss das besondere Vertrauen des Herzogs und war wegen seines Einflusses gefürchtet
- verheiratet mit einer geborenen Rommel
- folgte dem Hof 1826 nach Altenburg, dort im Staats- und Adreß-Handbuch des Herzogthums Sachsen-Altenburg u. a. 1828 (S. 14) und 1833 (S. 15) als Kammerdiener / Kämmerier aufgeführt]