WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rottmeyer, Therese Rottmayer, Therese Hanekamm, Therese [Ehefrau / Witwe des Kammermusikers Rottmayer; sie starb 1822 mit 46 Jahren an der Auszehrung]