WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lißmann, Wilhelm Lissmann, Johann Wilhelm[^1]
[^1: - bekam bereits 1803 von J. von Soden das ehemalige Kirchnerhaus des Würzburger Damenstifts als Wohnung zugewiesen und führte beim Bau des dortigen Theaters die Oberaufsicht
- 1804 bis 1817/18 Theatermeister, Dekorateur, Requisiteur (1805–1817 auch Schauspieler) am Theater Würzburg
- ab 1818 bis zum Tod Theatermeister am Dresdner Hoftheater, als solcher bis 1825 alleinverantwortlich für die Bühnenmaschinerie (und Vorgesetzter der ca. 10 Maschinenarbeiter), ab Herbst 1825 wurde ihm Adam Roller als Maschinenmeister zur Seite gestellt
fragliche Zuordnung
- möglicherweise identisch (oder verwandt) mit dem Schauspieler Lißmann, der laut Gothaer Theater-Kalender auf das Jahr 1793 (S. 308) sowie Allgemeinem Theaterjournal (1792, Bd. 1, S. 133 und Bd. 2, S. 133, 137f.) im Winter 1791/92 sowie 1792/93 in Freiburg/Breisgau Mitglied der Roßnerischen privilegierten Vorderösterreichischen Provinzial-Schauspielergesellschaft war (weitere Spielorte: Baaden in der Schweiz im Sommer, Donaueschingen im Herbst), Fach: erste komische Bediente, hochkomische Alte, Charakterrollen (dort auch Mad. Lißmann, Fach: zärtliche und komische Mütter, Koketten, Wirtschafterinnen)
- wohl dieser Schauspieler trug sich am 2. Dezember 1797 in Freiburg/Breisgau als Pastor (möglicherweise ehemaliger Theologiestudent?) und Schauspieler Wilhelm Lißmann aus Hildburghausen in das Stammbuch von Edmund von Weber ein]