WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Löwe, Julie Sophie
identifier: 117167886
birth: 1786, 1784, Dresden
death: 1852-09-11, Wien
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: St. Petersburg
residence: Prag
residence: Wien
- Tochter des Schauspielerehepaars August Friedrich Löwe (1756–1807) und Therese (bzw. Maria Theresia) Löwe, geb. Meyer (geb. 1762); Schwester von Henriette Caroline Gerstel, Ludwig Löwe und Ferdinand Löwe
- in der Theatertruppe ihres Vaters in Norddeutschland bereits ab 1789 in Kinderrollen tätig
- ab 1804 am deutschen Theater in St. Petersburg
- lebte ab 1809 in Wien (ohne Anstellung)
- 1811 bis Herbst 1814 am Ständetheater in Prag
- Theater-Zeitung, Wien, Jg. 6, Nr. 41 (7. April 1813), S. 164 (zum Prager Personal): hat in ihrem Spiele zu viel Monotonie, ein ewiges Schweben in höhern Sphären und Ringen nach Idealität. Daher sie außer als Johanna d’Arc […] wohl selten den höhern Forderungen der Kunst Genüge leistet.; Widerspruch ebd., Nr. 51 (29. April 1813), S. 204 (eine Künstlerin, auf die jedes Theater Ursache hätte, stolz zu seyn)
- 1813 bereits Abgang vom Prager Ständetheater beabsichtigt, aber dann nochmals engagiert (erster erneuter Auftritt am 30. Oktober 1813); vgl. Der Sammler, Jg. 5, Nr. 181 (13.11.1813), S. 724
- Fachangaben während ihrer Tätigkeit am Prager Ständetheater lt. Allgemeiner Deutscher Theater-Anzeiger, hg. von Daniel Gottlieb Quandt, Prag, Jg. 4 (1814), Nr. 24, S. 96: „spielt erste hochtragische Liebhaberinnen, Heldinnen, sanfte Rollen im Lust- und Trauerspiele“ (ebd., Nr. 48, S. 191 Abgangsnachricht)
- ab November 1814 in Wien am Theater an der Wien
- von 1815 bis 1842 am Hofburgtheater in Wien engagiert