WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Logier, Johann Bernhard
identifier: 104224002
birth: 1777-02-09, Kassel
death: 1846-07-27, Dublin
sex: m
occupation: Musikpädagoge
occupation: Musikschriftsteller
occupation: Komponist
occupation: Pianist
residence: London
residence: Dublin
residence: Berlin
- Sohn des Organisten und Violinisten Jacob Logier und dessen Frau Christine Elisabeth
- ab 1791 in England und Irland tätig, u. a. als Militärmusiker (1794 bis 1807), Organist, Musikdirektor am Royal Hibernian Theatre in Dublin (1809/10) bzw. Klavierlehrer
- ließ sich 1814 seine Unterrichtsmethode patentieren
- mutmaßlich Erfinder des Chiroplasten (Handleiter), der die Haltung der Hand beim Klavierspiel regeln soll
- 1822 bis 1826 in Berlin ansässig (bildete dort Lehrer aus)
- ab 1826 wieder in London tätig, Ehrenmitglied der Royal Academy of Music
- ab 1829 Musikalienhändler und Klavierlehrer in Dublin