WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eunicke, Caroline Eunike, Lina Michaelis, Caroline[^1]
[^1: - Tochter von Friedrich Eunicke und dessen Frau Therese, geb. Schwachhofer; jüngere Schwester von Johanna Eunicke
- 1817/18 als Sängerin an den Königlichen Schauspielen in Berlin beschäftigt (Debüt als Joas in Athalia), danach Abgang von der Bühne
- verheiratet mit dem Hofmedikus Edgar Michaelis (1807–1848); als Witwe noch im Berliner Adressbuch 1851 (S. 323) angezeigt]