WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lortzing, Beate; Elstermann, Beate Auguste Emilie; Elsermann, Beate
birth: 1787-01-01/1787-12-31, Berlin
death: 1831-01-01/1831-12-31, Weimar
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Weimar
- reiste 1805 gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann in der Hoffnung auf eine Theateranstellung von Berlin nach Lauchstädt/Weimar
- von 1805 bis zur Pensionierung 1825 am Weimarer Hoftheater engagiert (pausierte allerdings in den Jahren 1817 bis 1820)
- heiratete am 22. Oktober 1809 den Schauspieler Johann Friedrich Lortzing, gemeinsame Pflegetochter: Caroline (Henriette Charlotte) Lortzing (geb. 29. Juni 1809 Berlin, gest. 5. Juni 1871 in Wien, verheiratet ab 1840 mit August Röckel d. j.)