WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mangold, Georg
identifier: 116730412
birth: 1767-02-07, Darmstadt
death: 1835-02-18, Darmstadt
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Konzertmeister
occupation: Hofmusikdirektor
residence: Darmstadt
- Sohn des Hofmusikers Johann Wilhelm Mangold (1735–1806) und dessen Frau Margaretha Catherina, geb. Schön (1746–1798); Bruder von August Daniel Mangold
- verheiratet mit Friederike Maria Christina Stumpff (1772–1844), aus der Ehe gingen 5 Kinder (3 Töchter und 2 Söhne) hervor, u. a. Carl Amand, Wilhelm und Charlotte Mangold
- spielte bereits seit 1776 in der Kapelle des Landgrafen Ludwig IX. (späterer Ludewig I.) in Darmstadt
- seit 1780 Hofmusikus
- seit 1791 Kammermusiker
- seit 1804 Konzertmeister in der Darmstädter Hofkapelle
- ab 1817 Großherzoglich-hessischer Hofmusikdirektor und Hofkapellmeister in Darmstadt