WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maria Augusta, Prinzessin von Sachsen; Maria Augusta Nepomucena, Prinzessin von Sachsen
identifier: 138344361
birth: 1782-06-21, Dresden
death: 1863-03-14, Dresden
sex: f
residence: Dresden
Unverheiratet gebliebene Tochter von Friedrich August I., König von Sachsen und seiner Gemahlin Marie Amalie Auguste, Tochter des Herzogs Friedrich von Pfalz-Zweibrücken.