WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1089512023 Marie von Hessen-Kassel Marie Sophie Friederike, Königin von Dänemark Marie Sophie Friederike, Prinzessin von Hessen-Kassel[^1]
[^1: - Tochter von Landgraf Carl von Hessen-Cassel und Louise, einer Tochter von König Friedrich V. von Dänemark
- seit 31. Juli 1790 verheiratet mit ihrem Cousin Friedrich von Dänemark, an seiner Seite von 1808 bis 1839 Königin von Dänemark
- während der Teilnahme ihres Mannes am Wiener Kongress war sie zwischen 1814 und 1815 Regentin
- das Paar lebte ein bürgerliches Leben und war beliebt, jedoch litt ihre Gesundheit unter acht Geburten, nur zwei Töchter erreichten das Erwachsenenalter]