WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104140674 Matthäi, Friedrich Matthäi, Johann Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des Porzellanmodelleurs und Bildhauers Johann Gottlob Matthäi (1753–1832); Bruder des Architekten Karl Ludwig Matthäi (1778–1848) und des Bildhauers Ernst Matthäi
- ab 1810 Professor für Historienmalerei an der Dresdner Akademie (zeitweise auch deren Direktor)
- ab 1823 bis 1845 Direktor der Dresdner Gemäldegalerie
- Wohnungsvorgänger Webers am Altmarkt 9 (1817)]