WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

14085584X Mayer, August Mayer, Friedrich Ludwig August[^1]
[^1: - bis 1815/16 am Hamburger Theater
- 1813 in Hamburg Heirat mit Sophie Löhrs
- 1815/16 bis 1819 am Hoftheater Kassel; Fach: 1. Bass
- ab 1. April 1819 Schauspieler und 1. Bassist im deutschen Départment an der Hofoper Dresden
- Antrittsvorstellung am 14. April 1819 als Osmin in der Entführung aus dem Serail; sang in der Dresdner Erstaufführung des Freischütz (26. Januar 1822) den Caspar und in jener der Euryanthe (31. März 1824) den Lysiart
- wurde später auch im italienischen Départment eingesetzt
- blieb bis auf eine Unterbrechung für Gastspiele vom 1. April bis 30. September 1823 bis zu seinem Tod an der Hofoper]