WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Müller, Iwan
identifier: 120299526
birth: 1786-12-03, Reval (heute Tallinn/Estland)
death: 1854-02-04, Bückeburg
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Komponist
occupation: Instrumentenbauer
residence: St. Petersburg
residence: Paris
residence: London
residence: Bückeburg
Iwan Müller gilt neben Heinrich Joseph Baermann und Johann Simon Hermstedt als einer der bedeutendsten Klarinettisten seiner Zeit, unternahm Konzertreisen durch ganz Europa und machte sich zudem auf dem Gebiet des Instrumentenbaus verdient. Seit 1807 lebte er in Paris, von 1815 bis 1820 in England und war in seinen letzten Lebensjahren als Hofmusiker des Prinzen zu Schaumburg-Lippe in Bückeburg angestellt. Sein erstes Klarinettenkonzert wie auch weitere Kompositionen fanden im Verlag Simrock ihren Weg in die Öffentlichkeit.