WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Görgl, Wenzel Leopold[^1]
[^1: - 1824/25 Musikdirektor am deutschen Theater in Ofen; von dort aus Konzert im Wiener Musikverein am 3. Mai 1825
- Kapellmeister der reisenden Theatergesellschaft unter Direktion von Friedrich Heinze, mit dieser von Dezember 1825 bis Februar 1826 in Pirna; gab dort außerdem mit seiner Frau Eliese zwei Konzerte (28. Januar und 4. Februar 1826)
- 24. Mai 1826 Konzert in Bayreuth, 20., 21. und 23. Juni 1826 Konzerte in Nürnberg
- 1827 Musikdirektor am Theater Bamberg, von dort Konzertauftritt in Erlangen am 12. Januar 1827
- 1827 bis 1829 Kapellmeister am Theater Klagenfurt unter Direktor Carl Meyer
- 1828 bis 1835 Violin-Lehrer (Unterrichtsbeginn 3. November 1828) und provisorischer Kapellmeister beim Kärntnerischen Musikverein in Klagenfurt, daneben aber weiterhin am Theater beschäftigt (komponierte Schauspielmusiken und dirigierte)
- 1832 (nach Wiedereinführung der Opernsparte) bis 1835 Kapellmeister am Theater Klagenfurt unter Ferdinand Funk, Aufführung erster eigener Bühnenwerke; Abstecher nach Wolfsberg (Sommer 1834); in Klagenfurt ab 1832 auch die Sängerin Emilie Revie (eigentlich Reviczky) engagiert, die Görgl in alle weiteren Engagements folgte
- ab Ostern 1835 bis mindestens 1836 erster Kapellmeister am Theater Brünn
- bis Sommer 1837 Kapellmeister am Theater Agram, ab 1837 Ehrenmitglied des Musikvereins in Agram (Benefizkonzert am 7. August 1837)
- nach Konzertauftritt (5. September) ab Herbst 1837 bis Ende 1838 Kapellmeister am Leopoldstädter Theater in Wien; Komposition von Musik für diverse Possen
- 1839 bis Ostern 1842 Kapellmeister am deutschen Theater in Ofen, danach 1842 Gastdirigate bzw. Gastauftritte (mit Emilie Revie) in Raab, Preßburg (September)
- 1842 von Ofen aus erfolglose Bewerbung um die Direktion des Klagenfurter Theaters
- 1843 bis 1845 Kapellmeister am Theater Temesvar; danach 1845 Gastauftritte (mit Emilie Revie) in Fünfkirchen
- 1845 bis 1847 Kapellmeister am deutschen Theater in Pest, zuletzt 1847 am dortigen Interimstheater
- Heirat mit Emilie Revie, die Anfang 1856 in Ofen starb; vgl. Görgls Anzeige in: Pesth-Ofner Localblatt, Jg. 7, Nr. 5 (6. Januar 1856)
- noch 1854 in Ofen als Klavierlehrer bezeugt, vgl. Pesth-Ofner Localblatt, Jg. 5, Nr. 236 (7. November 1854); lebte dort noch 1865/66, vgl. ebd., Jg. 15, Nr. 121 (10. Oktober 1865) sowie Pester Lloyd-Kalender auf das Jahr 1867, Pest 1866, S. 103]