WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kunz, Jakob Friedrich
birth: 1799-02-02, Bietigheim
death: 1879
sex: m
occupation: Sänger (Bass)
occupation: Schauspieler
occupation: Gesangslehrer
residence: Stuttgart
- Sohn des Bauern Johann Konz in Bietigheim
- 1812 bis 1818 am Musikinstitut des Stuttgarter Waisenhauses ausgebildet
- Januar 1818 bis Juli 1847 am Hoftheater Stuttgart, zunächst als Chorist, dann Gesangssolist (2. Basspartien) und Schauspieler, sang in der dortigen Erstaufführung des Freischütz (12. April 1822) den Kuno
- unterrichtete an der Stuttgarter Singschule
- betrieb eine Musikalienhandlung