WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pausewang, Johann Georg [um 1800 Organist in Mittelwalde in der Grafschaft Glatz; Lehrer war Seger, Organist am Dom und an der Klosterkirche der Kreuzherrn in Prag; arbeitete an Generalbassschule; beschäftigte sich in späteren Jahren mit Kanonik, mit gleichschwebender Temperatur und mit mathematischer Berechnung ihrer Schwingungsverhältnisse.]