WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ruknick von Mengen, Louis; Mengen, Karl Ludwig Ferdinand Ruknick Freiherr von
birth: 1786-05-03, Belgrad
death: 1841-02-14, Esslingen
sex: m
occupation: Rittmeister
residence: Württemberg
- illegitimer Sohn von Ludwig von Württemberg
- ab 11. Mai 1818 verheiratet mit Elisabeth von Ziegesar (1790–1822)